Maximum Salinity (Ocean) (eafeb) units=(PSU-35)/1000

time (years) 2000 2020 2040

0.000

0.250

0.022

0.196

0.278

0.284

0.190

0.030

0.306

0.372

0.016

0.102

0.334

-0.052

0.120

0.130

0.184

0.368

0.218

0.128 0.088

0.036

0.058

0.358

0.220

-0.032

0.158

0.246

0.144

0.400

0.112

0.002

0.086

0.270

-0.030

0.366

-0.038

0.156

0.186

-0.012

0.298

0.050

0.100

0.288

0.224

0.326 0.292

0.126

0.244 0.214

0.080

0.354

-0.014

0.380

0.070

0.006

0.114

0.068

0.382

-0.046

0.154

0.242

0.180

0.410

0.264

0.042

0.252

0.262

0.028

0.328

0.420

0.136

0.256

0.182

-0.002

0.340

0.290

-0.040

0.248

0.098

0.318

-0.054

0.312

-0.004

0.210

0.024 -0.008

0.308

0.344

0.034

0.204

-0.018

0.056

0.374

0.300

0.150 0.124

0.238

0.402 0.388

0.082

0.018 -0.026

0.208

-0.010

0.178

0.404

0.046

0.324

0.012

0.228

0.336

0.096

0.206

0.416

0.338

0.348

0.066

0.418

0.110

0.392

0.026

-0.048

0.360

0.152 0.146

0.234

0.164

0.192

0.394

0.274

0.280

0.040

0.062

0.104

0.362

0.174

0.254 0.240

0.408

0.094

0.384

0.302

-0.028

0.072

-0.034

0.054

0.202

0.330

0.010

0.064

-0.020

0.108

0.268

0.116

0.142

0.216

0.230

0.332

0.386

0.188

0.020

0.412

0.078

0.122

-0.056

0.414

-0.042

0.390

0.170

0.084

0.266

0.282

0.092

0.212

0.294

0.132

0.356 0.316

0.198

0.322

-0.024

0.346

0.014

0.106

0.176

0.350

-0.050

0.148 0.138

0.226

0.296

0.378

0.048 0.038

0.396

0.398

0.272

0.060

0.276

0.406

0.236

0.168 0.140

0.166

0.352

0.258

0.364

0.310

-0.016

0.090

0.032

0.286

-0.058

0.160

-0.036

0.194 0.172

-0.022

0.314

0.260

0.052

0.004

0.342

0.134

0.232 0.222

0.304

0.320

0.370

0.074

0.118

0.044

0.076

-0.044

0.200 0.162

0.376

0.008 -0.006