Maximum Salinity (Ocean) (xbpjt) units=(PSU-35)/1000

time (years) 1984 1979 1980 1981 1982 1983

0.000

0.125

0.050

0.025

0.200

0.150

0.075

0.100

0.225

0.175

-0.025